-- Migration: Setze device_limit für bestehende Test-Lizenzen auf 3
-- Dieses Script wird nur einmal ausgeführt, um bestehende Lizenzen zu aktualisieren

-- Setze device_limit = 3 für alle bestehenden Lizenzen, die noch keinen Wert haben
UPDATE licenses 
SET device_limit = 3
WHERE device_limit IS NULL;

-- Bestätige die Änderung
SELECT COUNT(*) as updated_licenses, 
       COUNT(CASE WHEN is_test = TRUE THEN 1 END) as test_licenses_updated
FROM licenses 
WHERE device_limit = 3;